XILImaging Library xil_lookup_get_version (3)

NAME xil_lookup_get_version − get a unique version number for a lookup table

SYNOPSIS #include <xil/xil.h>

XilVersionNumber xil_lookup_get_version ( XilLookup lookup);

DESCRIPTION This function gets a unique identifier associated with a lookup table. This identifier changes whenever the lookup table values change. Unchanged copies created with xil_lookup_create_copy (3) will have the same version number as the original.

ERRORS For a complete list of XILerror messages by number, consult Appendix Bof the XIL

Programmer’s Guide.

EXAMPLES Get a version number for a lookup table:

XilVersionNumber version1, version2;

XilLookup table1, table2;

version1=xil_lookup_get_version(table1);

table2=xil_lookup_create_copy(table1);

version2=xil_lookup_get_version(table2);

if (version1!=version2) printf("Error in lookup copy, different verson numbers.\n");

SEE ALSO xil_lookup_create (3), xil_lookup_create_combined (3), xil_lookup_create_copy (3), xil_lookup_destroy (3), xil_lookup_get_input_datatype (3), xil_lookup_get_num_entries (3), xil_lookup_get_offset (3), xil_lookup_get_output_datatype (3), xil_lookup_get_input_nbands (3), xil_lookup_get_output_nbands (3), xil_lookup_get_band_lookup (3), xil_lookup_set_offset (3), xil_lookup_convert (3), xil_lookup_get_values (3), xil_lookup_set_values (3).

modified 29 March 1994 201