MT Safety Levels: Library Interfaces C

Table C-1 lists the safety levels for interfaces fr om Section 3 of the man Pages(3): Library Routines (see �MT Interface Safety Levels� on page 151 for explanations of the safety categories).

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

a64l(3C) MT-Safe
abort(3C) Safe
abs(3C) MT-Safe
accept(3N) Safe
acos(3M) MT-Safe
acosh(3M) MT-Safe
addch(3X) Unsafe
addchnstr(3X) Unsafe
addchstr(3X) Unsafe
addnstr(3X) Unsafe
addnwstr(3X) Unsafe
addsev(3C) MT-safe
addseverity(3C) Safe
addstr(3X) Unsafe
addwch(3X) Unsafe
addwchnstr(3X) Unsafe
addwchstr(3X) Unsafe
addwstr(3X) Unsafe
adjcurspos(3X) Unsafe
advance(3G) MT-Safe

B

aiocancel(3) Unsafe
aioread(3) Unsafe
aiowait(3) Unsafe
aiowrite(3) Unsafe
aio_cancel(3R) MT-Safe
aio_error(3R) Async-Signal-Safe
aio_fsync(3R) MT-Safe
aio_read(3R) MT-Safe
aio_return(3R) Async-Signal-Safe
aio_suspend(3R) Async-Signal-Safe
aio_write(3R) MT-Safe
alloca(3C) Safe
arc(3) Safe
ascftime(3C) MT-Safe
asctime(3C) Unsafe, use asctime_r()
asin(3M) MT-Safe
asinh(3M) MT-Safe
assert(3C) Safe
atan(3M) MT-Safe
atan2(3M) MT-Safe
atanh(3M) MT-Safe
atexit(3C) Safe
atof(3C) MT-Safe
atoi(3C) MT-Safe
atol(3C) MT-Safe
atoll(3C) MT-Safe
attroff(3X) Unsafe
attron(3X) Unsafe
attrset(3X) Unsafe
authdes_create(3N) Unsafe
authdes_getucred(3N) MT-Safe
authdes_seccreate(3N) MT-Safe
authkerb_getucred(3N) Unsafe
authkerb_seccreate(3N) Unsafe
authnone_create(3N) MT-Safe
authsys_create(3N) MT-Safe
authsys_create_default(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

authunix_create(3N) Unsafe
authunix_create_default(3N) Unsafe
auth_destroy(3N) MT-Safe
au_close(3) Safe
au_open(3) Safe
au_user_mask(3) MT-Safe
au_write(3) Safe
basename(3G) MT-Safe
baudrate(3X) Unsafe
beep(3X) Unsafe
bessel(3M) MT-Safe
bgets(3G) MT-Safe
bind(3N) Safe
bindtextdomain(3I) Safe with exceptions
bkgd(3X) Unsafe
bkgdset(3X) Unsafe
border(3X) Unsafe
bottom_panel(3X) Unsafe
box(3) Safe
box(3X) Unsafe
bsearch(3C) Safe
bufsplit(3G) MT-Safe
byteorder(3N) Safe
calloc(3C) Safe
calloc(3X) Safe
callrpc(3N) Unsafe
cancellation(3T) MT-Safe
can_change_color(3X) Unsafe
catclose(3C) MT-Safe
catgets(3C) MT-Safe
catopen(3C) MT-Safe
cbc_crypt(3) MT-Safe
cbreak(3X) Unsafe
cbrt(3M) MT-Safe
ceil(3M) MT-Safe
cfgetispeed(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
cfgetospeed(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

cfree(3X) Safe
cfsetispeed(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
cfsetospeed(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
cftime(3C) MT-Safe
circle(3) Safe
clear(3X) Unsafe
clearerr(3S) MT-Safe
clearok(3X) Unsafe
clntraw_create(3N) Unsafe
clnttcp_create(3N) Unsafe
clntudp_bufcreate(3N) Unsafe
clntudp_create(3N) Unsafe
clnt_broadcast(3N) Unsafe
clnt_call(3N) MT-Safe
clnt_control(3N) MT-Safe
clnt_create(3N) MT-Safe
clnt_create_timed(3N) MT-Safe
clnt_create_vers(3N) MT-Safe
clnt_destroy(3N) MT-Safe
clnt_dg_create(3N) MT-Safe
clnt_freeres(3N) MT-Safe
clnt_geterr(3N) MT-Safe
clnt_pcreateerror(3N) MT-Safe
clnt_perrno(3N) MT-Safe
clnt_perror(3N) MT-Safe
clnt_raw_create(3N) MT-Safe
clnt_spcreateerror(3N) MT-Safe
clnt_sperrno(3N) MT-Safe
clnt_sperror(3N) MT-Safe
clnt_tli_create(3N) MT-Safe
clnt_tp_create(3N) MT-Safe
clnt_tp_create_timed(3N) MT-Safe
clnt_vc_create(3N) MT-Safe
clock(3C) MT-Safe
clock_gettime(3R) Async-Signal-Safe
closedir(3C) Safe
closelog(3) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

closepl(3) Safe
closevt(3) Safe
clrtobot(3X) Unsafe
clrtoeol(3X) Unsafe
color_content(3X) Unsafe
compile(3G) MT-Safe
condition(3T) MT-Safe
cond_broadcast(3T) MT-Safe
cond_destroy(3T) MT-Safe
cond_init(3T) MT-Safe
cond_signal(3T) MT-Safe
cond_timedwait(3T) MT-Safe
cond_wait(3T) MT-Safe
confstr(3C) MT-Safe
connect(3N) Safe
cont(3) Safe
conv(3C) MT-Safe with exceptions
copylist(3G) MT-Safe
copysign(3M) MT-Safe
copywin(3X) Unsafe
cos(3M) MT-Safe
cosh(3M) MT-Safe
crypt(3C) Safe
crypt(3X) Unsafe
cset(3I) MT-Safe with exceptions
csetcol(3I) MT-Safe with exceptions
csetlen(3I) MT-Safe with exceptions
csetno(3I) MT-Safe with exceptions
ctermid(3S) Unsafe, use ctermid_r()
ctime(3C) Unsafe, use ctime_r()
ctype(3C) MT-Safe with exceptions
current_field(3X) Unsafe
current_item(3X) Unsafe
curses(3X) Unsafe
curs_addch(3X) Unsafe
curs_addchstr(3X) Unsafe
curs_addstr(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

curs_addwch(3X) Unsafe
curs_addwchstr(3X) Unsafe
curs_addwstr(3X) Unsafe
curs_alecompat(3X) Unsafe
curs_attr(3X) Unsafe
curs_beep(3X) Unsafe
curs_bkgd(3X) Unsafe
curs_border(3X) Unsafe
curs_clear(3X) Unsafe
curs_color(3X) Unsafe
curs_delch(3X) Unsafe
curs_deleteln(3X) Unsafe
curs_getch(3X) Unsafe
curs_getstr(3X) Unsafe
curs_getwch(3X) Unsafe
curs_getwstr(3X) Unsafe
curs_getyx(3X) Unsafe
curs_inch(3X) Unsafe
curs_inchstr(3X) Unsafe
curs_initscr(3X) Unsafe
curs_inopts(3X) Unsafe
curs_insch(3X) Unsafe
curs_insstr(3X) Unsafe
curs_instr(3X) Unsafe
curs_inswch(3X) Unsafe
curs_inswstr(3X) Unsafe
curs_inwch(3X) Unsafe
curs_inwchstr(3X) Unsafe
curs_inwstr(3X) Unsafe
curs_kernel(3X) Unsafe
curs_move(3X) Unsafe
curs_outopts(3X) Unsafe
curs_overlay(3X) Unsafe
curs_pad(3X) Unsafe
curs_printw(3X) Unsafe
curs_refresh(3X) Unsafe
curs_scanw(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

curs_scroll(3X) Unsafe
curs_scr_dump(3X) Unsafe
curs_set(3X) Unsafe
curs_slk(3X) Unsafe
curs_termattrs(3X) Unsafe
curs_termcap(3X) Unsafe
curs_terminfo(3X) Unsafe
curs_touch(3X) Unsafe
curs_util(3X) Unsafe
curs_window(3X) Unsafe
cuserid(3S) MT-Safe
data_ahead(3X) Unsafe
data_behind(3X) Unsafe
dbm_clearerr(3) Unsafe
dbm_close(3) Unsafe
dbm_delete(3) Unsafe
dbm_error(3) Unsafe
dbm_fetch(3) Unsafe
dbm_firstkey(3) Unsafe
dbm_nextkey(3) Unsafe
dbm_open(3) Unsafe
dbm_store(3) Unsafe
db_add_entry(3N) Unsafe
db_checkpoint(3N) Unsafe
db_create_table(3N) Unsafe
db_destroy_table(3N) Unsafe
db_first_entry(3N) Unsafe
db_free_result(3N) Unsafe
db_initialize(3N) Unsafe
db_list_entries(3N) Unsafe
db_next_entry(3N) Unsafe
db_remove_entry(3N) Unsafe
db_reset_next_entry(3N) Unsafe
db_standby(3N) Unsafe
db_table_exists(3N) Unsafe
db_unload_table(3N) Unsafe
dcgettext(3I) Safe with exceptions

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

decimal_to_double(3) MT-Safe
decimal_to_extended(3) MT-Safe
decimal_to_floating(3) MT-Safe
decimal_to_quadruple(3) MT-Safe
decimal_to_single(3) MT-Safe
def_prog_mode(3X) Unsafe
def_shell_mode(3X) Unsafe
delay_output(3X) Unsafe
delch(3X) Unsafe
deleteln(3X) Unsafe
delscreen(3X) Unsafe
delwin(3X) Unsafe
del_curterm(3X) Unsafe
del_panel(3X) Unsafe
derwin(3X) Unsafe
des_crypt(3) MT-Safe
DES_FAILED(3) MT-Safe
des_failed(3) MT-Safe
des_setparity(3) MT-Safe
dgettext(3I) Safe with exceptions
dial(3N) Unsafe
difftime(3C) MT-Safe
dirname(3G) MT-Safe
div(3C) MT-Safe
dladdr(3X) MT-Safe
dlclose(3X) MT-Safe
dlerror(3X) MT-Safe
dlopen(3X) MT-Safe
dlsym(3X) MT-Safe
dn_comp(3N) Unsafe
dn_expand(3N) Unsafe
doconfig(3N) Unsafe
double_to_decimal(3) MT-Safe
doupdate(3X) Unsafe
drand48(3C) Safe
dup2(3C) Unsafe, Async-Signal-Safe
dupwin(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

dup_field(3X) Unsafe
dynamic_field_info(3X) Unsafe
ecb_crypt(3) MT-Safe
echo(3X) Unsafe
echochar(3X) Unsafe
echowchar(3X) Unsafe
econvert(3) MT-Safe
ecvt(3) MT-Safe
ecvt(3C) Unsafe
el(32_fsize.3E) Unsafe
el(32_getehdr.3E) Unsafe
el(32_getphdr.3E) Unsafe
el(32_getshdr.3E) Unsafe
el(32_newehdr.3E) Unsafe
el(32_newphdr.3E) Unsafe
el(32_xlatetof.3E) Unsafe
el(32_xlatetom.3E) Unsafe
elf(3E) Unsafe
elf_begin(3E) Unsafe
elf_cntl(3E) Unsafe
elf_end(3E) Unsafe
elf_errmsg(3E) Unsafe
elf_errno(3E) Unsafe
elf_fill(3E) Unsafe
elf_flagdata(3E) Unsafe
elf_flagehdr(3E) Unsafe
elf_flagelf(3E) Unsafe
elf_flagphdr(3E) Unsafe
elf_flagscn(3E) Unsafe
elf_flagshdr(3E) Unsafe
elf_getarhdr(3E) Unsafe
elf_getarsym(3E) Unsafe
elf_getbase(3E) Unsafe
elf_getdata(3E) Unsafe
elf_getident(3E) Unsafe
elf_getscn(3E) Unsafe
elf_hash(3E) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

elf_kind(3E) Unsafe
elf_memory(3E) Unsafe
elf_ndxscn(3E) Unsafe
elf_newdata(3E) Unsafe
elf_newscn(3E) Unsafe
elf_next(3E) Unsafe
elf_nextscn(3E) Unsafe
elf_rand(3E) Unsafe
elf_rawdata(3E) Unsafe
elf_rawfile(3E) Unsafe
elf_strptr(3E) Unsafe
elf_update(3E) Unsafe
elf_version(3E) Unsafe
encrypt(3C) Safe
endac(3) Safe
endauclass(3) MT-Safe
endauevent(3) MT-Safe
endauuser(3) MT-Safe
endnetconfig(3N) MT-Safe
endnetpath(3N) MT-Safe
endutent(3C) Unsafe
endutxent(3C) Unsafe
endwin(3X) Unsafe
erand48(3C) Safe
erase(3) Safe
erase(3X) Unsafe
erasechar(3X) Unsafe
erf(3M) MT-Safe
erfc(3M) MT-Safe
errno(3C) MT-Safe
ethers(3N) MT-Safe
ether_aton(3N) MT-Safe
ether_hostton(3N) MT-Safe
ether_line(3N) MT-Safe
ether_ntoa(3N) MT-Safe
ether_ntohost(3N) MT-Safe
euccol(3I) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

euclen(3I) Safe
eucscol(3I) Safe
exit(3C) Safe
exp(3M) MT-Safe
expm1(3M) MT-Safe
extended_to_decimal(3) MT-Safe
fabs(3M) MT-Safe
fattach(3C) MT-Safe
fclose(3S) MT-Safe
fconvert(3) MT-Safe
fcvt(3) MT-Safe
fcvt(3C) Unsafe
fdatasync(3R) Async-Signal-Safe
fdetach(3C) Unsafe
fdopen(3S) MT-Safe
feof(3S) MT-Safe
ferror(3S) MT-Safe
fflush(3S) MT-Safe
ffs(3C) MT-Safe
fgetc(3S) MT-Safe
fgetgrent(3C) Unsafe, use fgetgrent_r()
fgetpos(3C) MT-Safe
fgetpwent(3C) Unsafe, use fgetpwent_r()
fgets(3S) MT-Safe
fgetspent(3C) Unsafe, use fgetspent_r()
fgetwc(3I) MT-Safe
fgetws(3I) MT-Safe
field_arg(3X) Unsafe
field_back(3X) Unsafe
field_buffer(3X) Unsafe
field_count(3X) Unsafe
field_fore(3X) Unsafe
field_index(3X) Unsafe
field_info(3X) Unsafe
field_init(3X) Unsafe
field_just(3X) Unsafe
field_opts(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

field_opts_off(3X) Unsafe
field_opts_on(3X) Unsafe
field_pad(3X) Unsafe
field_status(3X) Unsafe
field_term(3X) Unsafe
field_type(3X) Unsafe
field_userptr(3X) Unsafe
fileno(3S) MT-Safe
file_to_decimal(3) MT-Safe
filter(3X) Unsafe
finite(3C) MT-Safe
flash(3X) Unsafe
floating_to_decimal(3) MT-Safe
flockfile(3S) MT-Safe
floor(3M) MT-Safe
flushinp(3X) Unsafe
fmod(3M) MT-Safe
fmtmsg(3C) Safe
fnmatch(3C) MT-Safe
fn_attribute_add(3N) Safe
fn_attribute_assign(3N) Safe
fn_attribute_copy(3N) Safe
fn_attribute_create(3N) Safe
fn_attribute_destroy(3N) Safe
fn_attribute_first(3N) Safe
fn_attribute_identifier(3N) Safe
fn_attribute_next(3N) Safe
fn_attribute_remove(3N) Safe
fn_attribute_syntax(3N) Safe
FN_attribute_t(3N) Safe
fn_attribute_valuecount(3N) Safe
fn_attrmodlist_add(3N) Safe
fn_attrmodlist_assign(3N) Safe
fn_attrmodlist_copy(3N) Safe
fn_attrmodlist_count(3N) Safe
fn_attrmodlist_create(3N) Safe
fn_attrmodlist_destroy(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

fn_attrmodlist_first(3N) Safe
fn_attrmodlist_next(3N) Safe
FN_attrmodlist_t(3N) Safe
fn_attrset_add(3N) Safe
fn_attrset_assign(3N) Safe
fn_attrset_copy(3N) Safe
fn_attrset_count(3N) Safe
fn_attrset_create(3N) Safe
fn_attrset_destroy(3N) Safe
fn_attrset_first(3N) Safe
fn_attrset_get(3N) Safe
fn_attrset_next(3N) Safe
fn_attrset_remove(3N) Safe
FN_attrset_t(3N) Safe
fn_attr_get(3N) Safe
fn_attr_get_ids(3N) Safe
fn_attr_get_values(3N) Safe
fn_attr_modify(3N) Safe
fn_attr_multi_get(3N) Safe
fn_attr_multi_modify(3N) Safe
fn_bindinglist_destroy(3N) Safe
fn_bindinglist_next(3N) Safe
FN_bindinglist_t(3N) Safe
fn_composite_name_append_comp(3N) Safe
fn_composite_name_append_name(3N) Safe
fn_composite_name_assign(3N) Safe
fn_composite_name_copy(3N) Safe
fn_composite_name_count(3N) Safe
fn_composite_name_create(3N) Safe
fn_composite_name_delete_comp(3N) Safe
fn_composite_name_destroy(3N) Safe
fn_composite_name_first(3N) Safe
fn_composite_name_from_string(3N) Safe
fn_composite_name_insert_comp(3N) Safe
fn_composite_name_insert_name(3N) Safe
fn_composite_name_is_empty(3N) Safe
fn_composite_name_is_equal(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

fn_composite_name_is_prefix(3N) Safe
fn_composite_name_is_suffix(3N) Safe
fn_composite_name_last(3N) Safe
fn_composite_name_next(3N) Safe
fn_composite_name_prefix(3N) Safe
fn_composite_name_prepend_comp(3N) Safe
fn_composite_name_prepend_name(3N) Safe
fn_composite_name_prev(3N) Safe
fn_composite_name_suffix(3N) Safe
FN_composite_name_t(3N) Safe
fn_compound_name_append_comp(3N) Safe
fn_compound_name_assign(3N) Safe
fn_compound_name_copy(3N) Safe
fn_compound_name_count(3N) Safe
fn_compound_name_delete_all(3N) Safe
fn_compound_name_delete_comp(3N) Safe
fn_compound_name_destroy(3N) Safe
fn_compound_name_first(3N) Safe
fn_compound_name_from_syntax_attrs Safe
fn_compound_name_get_syntax_attrs(3N
)

Safe

fn_compound_name_insert_comp(3N) Safe
fn_compound_name_is_empty(3N) Safe
fn_compound_name_is_equal(3N) Safe
fn_compound_name_is_prefix(3N) Safe
fn_compound_name_is_suffix(3N) Safe
fn_compound_name_last(3N) Safe
fn_compound_name_next(3N) Safe
fn_compound_name_prefix(3N) Safe
fn_compound_name_prepend_comp(3N) Safe
fn_compound_name_prev(3N) Safe
fn_compound_name_suffix(3N) Safe
FN_compound_name_t(3N) Safe
fn_ctx_bind(3N) Safe
fn_ctx_create_subcontext(3N) Safe
fn_ctx_destroy_subcontext(3N) Safe
fn_ctx_get_ref(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

fn_ctx_get_syntax_attrs(3N) Safe
fn_ctx_handle_destroy(3N) Safe
fn_ctx_handle_from_initial(3N) MT-Safe
fn_ctx_handle_from_ref(3N) Safe
fn_ctx_list_bindings(3N) Safe
fn_ctx_list_names(3N) Safe
fn_ctx_lookup(3N) Safe
fn_ctx_lookup_link(3N) Safe
fn_ctx_rename(3N) Safe
FN_ctx_t(3N) Safe
fn_ctx_unbind(3N) Safe
fn_multigetlist_destroy(3N) Safe
fn_multigetlist_next(3N) Safe
FN_multigetlist_t(3N) Safe
fn_namelist_destroy(3N) Safe
fn_namelist_next(3N) Safe
FN_namelist_t(3N) Safe
fn_ref_addrcount(3N) Safe
fn_ref_addr_assign(3N) Safe
fn_ref_addr_copy(3N) Safe
fn_ref_addr_create(3N) Safe
fn_ref_addr_data(3N) Safe
fn_ref_addr_description(3N) Safe
fn_ref_addr_destroy(3N) Safe
fn_ref_addr_length(3N) Safe
FN_ref_addr_t(3N) Safe
fn_ref_addr_type(3N) Safe
fn_ref_append_addr(3N) Safe
fn_ref_assign(3N) Safe
fn_ref_copy(3N) Safe
fn_ref_create(3N) Safe
fn_ref_create_link(3N) Safe
fn_ref_delete_addr(3N) Safe
fn_ref_delete_all(3N) Safe
fn_ref_description(3N) Safe
fn_ref_destroy(3N) Safe
fn_ref_first(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

fn_ref_insert_addr(3N) Safe
fn_ref_is_link(3N) Safe
fn_ref_link_name(3N) Safe
fn_ref_next(3N) Safe
fn_ref_prepend_addr(3N) Safe
FN_ref_t(3N) Safe
fn_ref_type(3N) Safe
fn_status_advance_by_name(3N) Safe
fn_status_append_remaining_name(3N) Safe
fn_status_append_resolved_name(3N) Safe
fn_status_assign(3N) Safe
fn_status_code(3N) Safe
fn_status_copy(3N) Safe
fn_status_create(3N) Safe
fn_status_description(3N) Safe
fn_status_destroy(3N) Safe
fn_status_diagnostic_message(3N) Safe
fn_status_is_success(3N) Safe
fn_status_link_code(3N) Safe
fn_status_link_diagnostic_message(3N
)

Safe

fn_status_link_remaining_name(3N) Safe
fn_status_link_resolved_name(3N) Safe
fn_status_link_resolved_ref(3N) Safe
fn_status_remaining_name(3N) Safe
fn_status_resolved_name(3N) Safe
fn_status_resolved_ref(3N) Safe
fn_status_set(3N) Safe
fn_status_set_code(3N) Safe
fn_status_set_diagnostic_message(3N) Safe
fn_status_set_link_code(3N) Safe
fn_status_set_link_diagnostic_messag
e

Safe

fn_status_set_link_remaining_name(3N
)

Safe

fn_status_set_link_resolved_name(3N) Safe
fn_status_set_link_resolved_ref(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

fn_status_set_remaining_name(3N) Safe
fn_status_set_resolved_name(3N) Safe
fn_status_set_resolved_ref(3N) Safe
fn_status_set_success(3N) Safe
FN_status_t(3N) Safe
fn_string_assign(3N) Safe
fn_string_bytecount(3N) Safe
fn_string_charcount(3N) Safe
fn_string_code_set(3N) Safe
fn_string_compare(3N) Safe
fn_string_compare_substring(3N) Safe
fn_string_contents(3N) Safe
fn_string_copy(3N) Safe
fn_string_create(3N) Safe
fn_string_destroy(3N) Safe
fn_string_from_composite_name(3N) Safe
fn_string_from_compound_name(3N) Safe
fn_string_from_contents(3N) Safe
fn_string_from_str(3N) Safe
fn_string_from_strings(3N) Safe
fn_string_from_str_n(3N) Safe
fn_string_from_substring(3N) Safe
fn_string_is_empty(3N) Safe
fn_string_next_substring(3N) Safe
fn_string_prev_substring(3N) Safe
fn_string_str(3N) Safe
FN_string_t(3N) Safe
fn_valuelist_destroy(3N) Safe
fn_valuelist_next(3N) Safe
FN_valuelist_t(3N) Safe
fopen(3S) MT-Safe
forms(3X) Unsafe
form_cursor(3X) Unsafe
form_data(3X) Unsafe
form_driver(3X) Unsafe
form_field(3X) Unsafe
form_fields(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

form_fieldtype(3X) Unsafe
form_field_attributes(3X) Unsafe
form_field_buffer(3X) Unsafe
form_field_info(3X) Unsafe
form_field_just(3X) Unsafe
form_field_new(3X) Unsafe
form_field_opts(3X) Unsafe
form_field_userptr(3X) Unsafe
form_field_validation(3X) Unsafe
form_hook(3X) Unsafe
form_init(3X) Unsafe
form_new(3X) Unsafe
form_new_page(3X) Unsafe
form_opts(3X) Unsafe
form_opts_off(3X) Unsafe
form_opts_on(3X) Unsafe
form_page(3X) Unsafe
form_post(3X) Unsafe
form_sub(3X) Unsafe
form_term(3X) Unsafe
form_userptr(3X) Unsafe
form_win(3X) Unsafe
fpclass(3C) MT-Safe
fpgetmask(3C) MT-Safe
fpgetround(3C) MT-Safe
fpgetsticky(3C) MT-Safe
fprintf(3S) MT-Safe except with setlocale()
fpsetmask(3C) MT-Safe
fpsetround(3C) MT-Safe
fpsetsticky(3C) MT-Safe
fputc(3S) MT-Safe
fputs(3S) MT-Safe
fputwc(3I) MT-Safe
fputws(3I) MT-Safe
fread(3S) MT-Safe
free(3C) Safe
free(3X) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

freenetconfigent(3N) MT-Safe
free_field(3X) Unsafe
free_fieldtype(3X) Unsafe
free_form(3X) Unsafe
free_item(3X) Unsafe
free_menu(3X) Unsafe
freopen(3S) MT-Safe
frexp(3C) MT-Safe
fscanf(3S) MT-Safe
fseek(3S) MT-Safe
fsetpos(3C) MT-Safe
fsync(3C) Async-Signal-Safe
ftell(3S) MT-Safe
ftok(3C) MT-Safe
ftruncate(3C) MT-Safe
ftrylockfile(3S) MT-Safe
ftw(3C) Safe
func_to_decimal(3) MT-Safe
funlockfile(3S) MT-Safe
fwrite(3S) MT-Safe
gconvert(3) MT-Safe
gcvt(3) MT-Safe
gcvt(3C) Unsafe
getacdir(3) Safe
getacflg(3) Safe
getacinfo(3) Safe
getacmin(3) Safe
getacna(3) Safe
getauclassent(3) Unsafe
getauclassent_r(3) MT-Safe
getauclassnam(3) Unsafe
getauclassnam_r(3) MT-Safe
getauditflags(3) MT-Safe
getauditflagsbin(3) MT-Safe
getauditflagschar(3) MT-Safe
getauevent(3) Unsafe
getauevent_r(3) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

getauevnam(3) Unsafe
getauevnam_r(3) MT-Safe
getauevnonam(3) MT-Safe
getauevnum(3) Unsafe
getauevnum_r(3) MT-Safe
getauuserent(3) Unsafe
getauusernam(3) Unsafe
getbegyx(3X) Unsafe
getc(3S) MT-Safe
getch(3X) Unsafe
getchar(3S) MT-Safe
getcwd(3C) Safe
getdate(3C) MT-Safe
getenv(3C) Safe
getfauditflags(3) MT-Safe
getgrent(3C) Unsafe, use getgrent_r()
getgrgid(3C) Unsafe, use getgrgid_r()
getgrnam(3C) Unsafe, use getgrnam_r()
gethostbyaddr(3N) Unsafe, use gethostbyaddr_r()
gethostbyname(3N) Unsafe, use gethostbyname_r()
gethrtime(3C) MT-Safe
gethrvtime(3C) MT-Safe
getlogin(3C) Unsafe, use getlogin_r()
getmaxyx(3X) Unsafe
getmntany(3C) Safe
getmntent(3C) Safe
getnetbyaddr(3N) Unsafe, use getnetbyaddr_r()
getnetbyname(3N) Unsafe, use getnetbyname_r()
getnetconfig(3N) MT-Safe
getnetconfigent(3N) MT-Safe
getnetgrent(3N) Unsafe, use getnetgrent_r()
getnetname(3N) MT-Safe
getnetpath(3N) MT-Safe
getnwstr(3X) Unsafe
getopt(3C) Unsafe
getparyx(3X) Unsafe
getpass(3C) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

getpeername(3N) Safe
getprotobyname(3N) Unsafe, use getprotobyname_r()
getprotobynumber(3N) Unsafe, use getprotobynumber_r()
getprotoent(3N) Unsafe, use getprotoent_r()
getpublickey(3N) Safe
getpw(3C) Safe
getpwent(3C) Unsafe, use getpwent_r()
getpwnam(3C) Unsafe, use getpwnam_r()
getpwuid(3C) Unsafe, use getpwuid_r()
getrpcbyname(3N) Unsafe, use getrpcbyname_r()
getrpcbynumber(3N) Unsafe, use  getrpcbynumber_r()
getrpcent(3N) Unsafe, use getrpcent_r()
getrpcport(3N) Unsafe
gets(3S) MT-Safe
getsecretkey(3N) Safe
getservbyname(3N) Unsafe, use getservbyname_r()
getservbyport(3N) Unsafe, use getservbyport_r()
getservent(3N) Unsafe, use getservent_r()
getsockname(3N) Safe
getsockopt(3N) Safe
getspent(3C) Unsafe, use getspent_r()
getspnam(3C) Unsafe, use getspnam_r()
getstr(3X) Unsafe
getsubopt(3C) MT-Safe
getsyx(3X) Unsafe
gettext(3I) Safe with exceptions
gettimeofday(3C) MT-Safe
gettxt(3C) Safe with exceptions
getutent(3C) Unsafe
getutid(3C) Unsafe
getutline(3C) Unsafe
getutmp(3C) Unsafe
getutmpx(3C) Unsafe
getutxent(3C) Unsafe
getutxid(3C) Unsafe
getutxline(3C) Unsafe
getvfsany(3C) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

getvfsent(3C) Safe
getvfsfile(3C) Safe
getvfsspec(3C) Safe
getw(3S) MT-Safe
getwc(3I) MT-Safe
getwch(3X) Unsafe
getwchar(3I) MT-Safe
getwidth(3I) MT-Safe with exceptions
getwin(3X) Unsafe
getws(3I) MT-Safe
getwstr(3X) Unsafe
getyx(3X) Unsafe
get_myaddress(3N) Unsafe
gmatch(3G) MT-Safe
gmtime(3C) Unsafe, use gmtime_r()
grantpt(3C) Safe
gsignal(3C) Unsafe
halfdelay(3X) Unsafe
hasmntopt(3C) Safe
has_colors(3X) Unsafe
has_ic(3X) Unsafe
has_il(3X) Unsafe
havedisk(3N) MT-Safe
hcreate(3C) Safe
hdestroy(3C) Safe
hide_panel(3X) Unsafe
host2netname(3N) MT-Safe
hsearch(3C) Safe
htonl(3N) Safe
htons(3N) Safe
hyperbolic(3M) MT-Safe
hypot(3M) MT-Safe
iconv(3) MT-Safe
iconv_close(3) MT-Safe
iconv_open(3) MT-Safe
idcok(3X) Unsafe
idlok(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

ieee_functions(3M) MT-Safe
ieee_test(3M) MT-Safe
ilogb(3M) MT-Safe
immedok(3X) Unsafe
inch(3X) Unsafe
inchnstr(3X) Unsafe
inchstr(3X) Unsafe
inet(3N) Safe
inet_addr(3N) Safe
inet_lnaof(3N) Safe
inet_makeaddr(3N) Safe
inet_netof(3N) Safe
inet_network(3N) Safe
inet_ntoa(3N) Safe
initgroups(3C) Unsafe
initscr(3X) Unsafe
init_color(3X) Unsafe
init_pair(3X) Unsafe
innstr(3X) Unsafe
innwstr(3X) Unsafe
insch(3X) Unsafe
insdelln(3X) Unsafe
insertln(3X) Unsafe
insnstr(3X) Unsafe
insnwstr(3X) Unsafe
insque(3C) Unsafe
insstr(3X) Unsafe
instr(3X) Unsafe
inswch(3X) Unsafe
inswstr(3X) Unsafe
intrflush(3X) Unsafe
inwch(3X) Unsafe
inwchnstr(3X) Unsafe
inwchstr(3X) Unsafe
inwstr(3X) Unsafe
isalnum(3C) MT-Safe with exceptions
isalpha(3C) MT-Safe with exceptions

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

isascii(3C) MT-Safe with exceptions
isastream(3C) MT-Safe
iscntrl(3C) MT-Safe with exceptions
isdigit(3C) MT-Safe with exceptions
isencrypt(3G) MT-Safe
isendwin(3X) Unsafe
isenglish(3I) MT-Safe with exceptions
isgraph(3C) MT-Safe with exceptions
isideogram(3I) MT-Safe with exceptions
islower(3C) MT-Safe with exceptions
isnan(3C) MT-Safe
isnan(3M) MT-Safe
isnand(3C) MT-Safe
isnanf(3C) MT-Safe
isnumber(3I) MT-Safe with exceptions
isphonogram(3I) MT-Safe with exceptions
isprint(3C) MT-Safe with exceptions
ispunct(3C) MT-Safe with exceptions
isspace(3C) MT-Safe with exceptions
isspecial(3I) MT-Safe with exceptions
isupper(3C) MT-Safe with exceptions
iswalnum(3I) MT-Safe with exceptions
iswalpha(3I) MT-Safe with exceptions
iswascii(3I) MT-Safe with exceptions
iswcntrl(3I) MT-Safe with exceptions
iswctype(3I) MT-Safe
iswdigit(3I) MT-Safe with exceptions
iswgraph(3I) MT-Safe with exceptions
iswlower(3I) MT-Safe with exceptions
iswprint(3I) MT-Safe with exceptions
iswpunct(3I) MT-Safe with exceptions
iswspace(3I) MT-Safe with exceptions
iswupper(3I) MT-Safe with exceptions
iswxdigit(3I) MT-Safe with exceptions
isxdigit(3C) MT-Safe with exceptions
is_linetouched(3X) Unsafe
is_wintouched(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

item_count(3X) Unsafe
item_description(3X) Unsafe
item_index(3X) Unsafe
item_init(3X) Unsafe
item_name(3X) Unsafe
item_opts(3X) Unsafe
item_opts_off(3X) Unsafe
item_opts_on(3X) Unsafe
item_term(3X) Unsafe
item_userptr(3X) Unsafe
item_value(3X) Unsafe
item_visible(3X) Unsafe
j0(3M) MT-Safe
j1(3M) MT-Safe
jn(3M) MT-Safe
jrand48(3C) Safe
kerberos(3N) Unsafe
kerberos_rpc(3N) Unsafe
keyname(3X) Unsafe
keypad(3X) Unsafe
key_decryptsession(3N) MT-Safe
key_encryptsession(3N) MT-Safe
key_gendes(3N) MT-Safe
key_secretkey_is_set(3N) MT-Safe
key_setsecret(3N) MT-Safe
killchar(3X) Unsafe
krb_get_admhst(3N) Unsafe
krb_get_cred(3N) Unsafe
krb_get_krbhst(3N) Unsafe
krb_get_lrealm(3N) Unsafe
krb_get_phost(3N) Unsafe
krb_kntoln(3N) Unsafe
krb_mk_err(3N) Unsafe
krb_mk_req(3N) Unsafe
krb_mk_safe(3N) Unsafe
krb_net_read(3N) Unsafe
krb_net_write(3N) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

krb_rd_err(3N) Unsafe
krb_rd_req(3N) Unsafe
krb_rd_safe(3N) Unsafe
krb_realmofhost(3N) Unsafe
krb_recvauth(3N) Unsafe
krb_sendauth(3N) Unsafe
krb_set_key(3N) Unsafe
krb_set_tkt_string(3N) Unsafe
kvm_close(3K) Unsafe
kvm_getcmd(3K) Unsafe
kvm_getproc(3K) Unsafe
kvm_getu(3K) Unsafe
kvm_kread(3K) Unsafe
kvm_kwrite(3K) Unsafe
kvm_nextproc(3K) Unsafe
kvm_nlist(3K) Unsafe
kvm_open(3K) Unsafe
kvm_read(3K) Unsafe
kvm_setproc(3K) Unsafe
kvm_uread(3K) Unsafe
kvm_uwrite(3K) Unsafe
kvm_write(3K) Unsafe
l64a(3C) MT-Safe
label(3) Safe
labs(3C) MT-Safe
lckpwdf(3C) MT-Safe
lcong48(3C) Safe
ldexp(3C) MT-Safe
ldiv(3C) MT-Safe
leaveok(3X) Unsafe
lfind(3C) Safe
lfmt(3C) MT-safe
lgamma(3M) Unsafe, use lgamma_r()
libpthread(3T) Fork1-Safe,MT -Safe,Async-Signal-Safe
libthread(3T) Fork1-Safe,MT -Safe,Async-Signal-Safe
line(3) Safe
link_field(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

link_fieldtype(3X) Unsafe
linmod(3) Safe
lio_listio(3R) MT-Safe
listen(3N) Safe
llabs(3C) MT-Safe
lldiv(3C) MT-Safe
lltostr(3C) MT-Safe
localeconv(3C) Safe with exceptions
localtime(3C) Unsafe, use localtime_r()
lockf(3C) MT-Safe
log(3M) MT-Safe
log10(3M) MT-Safe
log1p(3M) MT-Safe
logb(3C) MT-Safe
logb(3M) MT-Safe
longjmp(3C) Unsafe
longname(3X) Unsafe
lrand48(3C) Safe
lsearch(3C) Safe
madvise(3) MT-Safe
maillock(3X) Unsafe
major(3C) MT-Safe
makecontext(3C) MT-Safe
makedev(3C) MT-Safe
mallinfo(3X) Safe
malloc(3C) Safe
malloc(3X) Safe
mallopt(3X) Safe
mapmalloc(3X) Safe
matherr(3M) MT-Safe
mbchar(3C) MT-Safe with exceptions
mblen(3C) MT-Safe with exceptions
mbstowcs(3C) MT-Safe with exceptions
mbstring(3C) MT-Safe with exceptions
mbtowc(3C) MT-Safe with exceptions
media_findname(3X) MT-Unsafe
media_getattr(3X) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

media_setattr(3X) MT-Safe
memalign(3C) Safe
memccpy(3C) MT-Safe
memchr(3C) MT-Safe
memcmp(3C) MT-Safe
memcpy(3C) MT-Safe
memmove(3C) MT-Safe
memory(3C) MT-Safe
memset(3C) MT-Safe
menus(3X) Unsafe
menu_attributes(3X) Unsafe
menu_back(3X) Unsafe
menu_cursor(3X) Unsafe
menu_driver(3X) Unsafe
menu_fore(3X) Unsafe
menu_format(3X) Unsafe
menu_grey(3X) Unsafe
menu_hook(3X) Unsafe
menu_init(3X) Unsafe
menu_items(3X) Unsafe
menu_item_current(3X) Unsafe
menu_item_name(3X) Unsafe
menu_item_new(3X) Unsafe
menu_item_opts(3X) Unsafe
menu_item_userptr(3X) Unsafe
menu_item_value(3X) Unsafe
menu_item_visible(3X) Unsafe
menu_mark(3X) Unsafe
menu_new(3X) Unsafe
menu_opts(3X) Unsafe
menu_opts_off(3X) Unsafe
menu_opts_on(3X) Unsafe
menu_pad(3X) Unsafe
menu_pattern(3X) Unsafe
menu_post(3X) Unsafe
menu_sub(3X) Unsafe
menu_term(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

menu_userptr(3X) Unsafe
menu_win(3X) Unsafe
meta(3X) Unsafe
minor(3C) MT-Safe
mkdirp(3G) MT-Safe
mkfifo(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
mktemp(3C) Safe
mktime(3C) Unsafe
mlock(3C) MT-Safe
mlockall(3C) MT-Safe
modf(3C) MT-Safe
modff(3C) MT-Safe
monitor(3C) Safe
move(3) Safe
move(3X) Unsafe
movenextch(3X) Unsafe
moveprevch(3X) Unsafe
move_field(3X) Unsafe
move_panel(3X) Unsafe
mq_close(3R) MT-Safe
mq_getattr(3R) MT-Safe
mq_notify(3R) MT-Safe
mq_open(3R) MT-Safe
mq_receive(3R) MT-Safe
mq_send(3R) MT-Safe
mq_setattr(3R) MT-Safe
mq_unlink(3R) MT-Safe
mrand48(3C) Safe
msync(3C) MT-Safe
munlock(3C) MT-Safe
munlockall(3C) MT-Safe
mutex(3T) MT-Safe
mutex_destroy(3T) MT-Safe
mutex_init(3T) MT-Safe
mutex_lock(3T) MT-Safe
mutex_trylock(3T) MT-Safe
mutex_unlock(3T) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

mvaddch(3X) Unsafe
mvaddchnstr(3X) Unsafe
mvaddchstr(3X) Unsafe
mvaddnstr(3X) Unsafe
mvaddnwstr(3X) Unsafe
mvaddstr(3X) Unsafe
mvaddwch(3X) Unsafe
mvaddwchnstr(3X) Unsafe
mvaddwchstr(3X) Unsafe
mvaddwstr(3X) Unsafe
mvcur(3X) Unsafe
mvdelch(3X) Unsafe
mvderwin(3X) Unsafe
mvgetch(3X) Unsafe
mvgetnwstr(3X) Unsafe
mvgetstr(3X) Unsafe
mvgetwch(3X) Unsafe
mvgetwstr(3X) Unsafe
mvinch(3X) Unsafe
mvinchnstr(3X) Unsafe
mvinchstr(3X) Unsafe
mvinnstr(3X) Unsafe
mvinnwstr(3X) Unsafe
mvinsch(3X) Unsafe
mvinsnstr(3X) Unsafe
mvinsnwstr(3X) Unsafe
mvinsstr(3X) Unsafe
mvinstr(3X) Unsafe
mvinswch(3X) Unsafe
mvinswstr(3X) Unsafe
mvinwch(3X) Unsafe
mvinwchnstr(3X) Unsafe
mvinwchstr(3X) Unsafe
mvinwstr(3X) Unsafe
mvprintw(3X) Unsafe
mvscanw(3X) Unsafe
mvwaddch(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

mvwaddchnstr(3X) Unsafe
mvwaddchstr(3X) Unsafe
mvwaddnstr(3X) Unsafe
mvwaddnwstr(3X) Unsafe
mvwaddstr(3X) Unsafe
mvwaddwch(3X) Unsafe
mvwaddwchnstr(3X) Unsafe
mvwaddwchstr(3X) Unsafe
mvwaddwstr(3X) Unsafe
mvwdelch(3X) Unsafe
mvwgetch(3X) Unsafe
mvwgetnwstr(3X) Unsafe
mvwgetstr(3X) Unsafe
mvwgetwch(3X) Unsafe
mvwgetwstr(3X) Unsafe
mvwin(3X) Unsafe
mvwinch(3X) Unsafe
mvwinchnstr(3X) Unsafe
mvwinchstr(3X) Unsafe
mvwinnstr(3X) Unsafe
mvwinnwstr(3X) Unsafe
mvwinsch(3X) Unsafe
mvwinsnstr(3X) Unsafe
mvwinsnwstr(3X) Unsafe
mvwinsstr(3X) Unsafe
mvwinstr(3X) Unsafe
mvwinswch(3X) Unsafe
mvwinswstr(3X) Unsafe
mvwinwch(3X) Unsafe
mvwinwchnstr(3X) Unsafe
mvwinwchstr(3X) Unsafe
mvwinwstr(3X) Unsafe
mvwprintw(3X) Unsafe
mvwscanw(3X) Unsafe
nanosleep(3R) MT-Safe
napms(3X) Unsafe
nc_perror(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

nc_sperror(3N) MT-Safe
ndbm(3) Unsafe
netdir(3N) MT-Safe
netdir_free(3N) MT-Safe
netdir_getbyaddr(3N) MT-Safe
netdir_getbyname(3N) MT-Safe
netdir_mergeaddr(3N) MT-Safe
netdir_options(3N) MT-Safe
netdir_perror(3N) MT-Safe
netdir_sperror(3N) MT-Safe
netname2host(3N) MT-Safe
netname2user(3N) MT-Safe
newpad(3X) Unsafe
newterm(3X) Unsafe
newwin(3X) Unsafe
new_field(3X) Unsafe
new_fieldtype(3X) Unsafe
new_form(3X) Unsafe
new_item(3X) Unsafe
new_menu(3X) Unsafe
new_page(3X) Unsafe
new_panel(3X) Unsafe
nextafter(3C) MT-Safe
nextafter(3M) MT-Safe
nftw(3C) Safe with exceptions
nis_add(3N) MT-Safe
nis_addmember(3N) MT-Safe
nis_add_entry(3N) MT-Safe
nis_checkpoint(3N) MT-Safe
nis_clone_object(3N) Safe
nis_creategroup(3N) MT-Safe
nis_db(3N) Unsafe
nis_destroygroup(3N) MT-Safe
nis_destroy_object(3N) Safe
nis_dir_cmp(3N) Safe
nis_domain_of(3N) Safe
nis_error(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

nis_first_entry(3N) MT-Safe
nis_freenames(3N) Safe
nis_freeresult(3N) MT-Safe
nis_freeservlist(3N) MT-Safe
nis_freetags(3N) MT-Safe
nis_getnames(3N) Safe
nis_getservlist(3N) MT-Safe
nis_groups(3N) MT-Safe
nis_ismember(3N) MT-Safe
nis_leaf_of(3N) Safe
nis_lerror(3N) Safe
nis_list(3N) MT-Safe
nis_local_directory(3N) MT-Safe
nis_local_group(3N) MT-Safe
nis_local_host(3N) MT-Safe
nis_local_names(3N) MT-Safe
nis_local_principal(3N) MT-Safe
nis_lookup(3N) MT-Safe
nis_map_group(3N) MT-Safe
nis_mkdir(3N) MT-Safe
nis_modify(3N) MT-Safe
nis_modify_entry(3N) MT-Safe
nis_names(3N) MT-Safe
nis_name_of(3N) Safe
nis_next_entry(3N) MT-Safe
nis_perror(3N) Safe
nis_ping(3N) MT-Safe
nis_print_group_entry(3N) MT-Safe
nis_print_object(3N) Safe
nis_remove(3N) MT-Safe
nis_removemember(3N) MT-Safe
nis_remove_entry(3N) MT-Safe
nis_rmdir(3N) MT-Safe
nis_server(3N) MT-Safe
nis_servstate(3N) MT-Safe
nis_sperrno(3N) Safe
nis_sperror(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

nis_sperror_r(3N) Safe
nis_stats(3N) MT-Safe
nis_subr(3N) Safe
nis_tables(3N) MT-Safe
nis_verifygroup(3N) MT-Safe
nl(3X) Unsafe
nlist(3E) Safe
nlsgetcall(3N) Unsafe
nlsprovider(3N) Unsafe
nlsrequest(3N) Unsafe
nl_langinfo(3C) Safe with exceptions
nocbreak(3X) Unsafe
nodelay(3X) Unsafe
noecho(3X) Unsafe
nonl(3X) Unsafe
noqiflush(3X) Unsafe
noraw(3X) Unsafe
NOTE(3X) Safe
notimeout(3X) Unsafe
nrand48(3C) Safe
ntohl(3N) Safe
ntohs(3N) Safe
offsetof(3C) MT-Safe
opendir(3C) Safe
openlog(3) Safe
openpl(3) Safe
openvt(3) Safe
overlay(3X) Unsafe
overwrite(3X) Unsafe
p2close(3G) Unsafe
p2open(3G) Unsafe
pair_content(3X) Unsafe
panels(3X) Unsafe
panel_above(3X) Unsafe
panel_below(3X) Unsafe
panel_hidden(3X) Unsafe
panel_move(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

panel_new(3X) Unsafe
panel_show(3X) Unsafe
panel_top(3X) Unsafe
panel_update(3X) Unsafe
panel_userptr(3X) Unsafe
panel_window(3X) Unsafe
pathfind(3G) MT-Safe
pclose(3S) Unsafe
pechochar(3X) Unsafe
pechowchar(3X) Unsafe
perror(3C) MT-Safe
pfmt(3C) MT-safe
plot(3) Safe
pmap_getmaps(3N) Unsafe
pmap_getport(3N) Unsafe
pmap_rmtcall(3N) Unsafe
pmap_set(3N) Unsafe
pmap_unset(3N) Unsafe
pnoutrefresh(3X) Unsafe
point(3) Safe
popen(3S) Unsafe
post_form(3X) Unsafe
post_menu(3X) Unsafe
pos_form_cursor(3X) Unsafe
pos_menu_cursor(3X) Unsafe
pow(3M) MT-Safe
prefresh(3X) Unsafe
printf(3S) MT-Safe except with setlocale()
printw(3X) Unsafe
psiginfo(3C) Safe
psignal(3C) Safe
pthreads(3T) Fork1-Safe,MT -Safe,Async-Signal-Safe
pthread_atfork(3T) MT-Safe
pthread_attr_destroy(3T) MT-Safe
pthread_attr_getdetachstate(3T) MT-Safe
pthread_attr_getinheritsched(3T) MT-Safe
pthread_attr_getschedparam(3T) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

pthread_attr_getschedpolicy(3T) MT-Safe
pthread_attr_getscope(3T) MT-Safe
pthread_attr_getstackaddr(3T) MT-Safe
pthread_attr_getstacksize(3T) MT-Safe
pthread_attr_init(3T) MT-Safe
pthread_attr_setdetachstate(3T) MT-Safe
pthread_attr_setinheritsched(3T) MT-Safe
pthread_attr_setschedparam(3T) MT-Safe
pthread_attr_setschedpolicy(3T) MT-Safe
pthread_attr_setscope(3T) MT-Safe
pthread_attr_setstackaddr(3T) MT-Safe
pthread_attr_setstacksize(3T) MT-Safe
pthread_cancel(3T) MT-Safe
pthread_cleanup_pop(3T) MT-Safe
pthread_cleanup_push(3T) MT-Safe
pthread_condattr_destroy(3T) MT-Safe
pthread_condattr_getpshared(3T) MT-Safe
pthread_condattr_init(3T) MT-Safe
pthread_condattr_setpshared(3T) MT-Safe
pthread_cond_broadcast(3T) MT-Safe
pthread_cond_destroy(3T) MT-Safe
pthread_cond_init(3T) MT-Safe
pthread_cond_signal(3T) MT-Safe
pthread_cond_timedwait(3T) MT-Safe
pthread_cond_wait(3T) MT-Safe
pthread_create(3T) MT-Safe
pthread_detach(3T) MT-Safe
pthread_equal(3T) MT-Safe
pthread_exit(3T) MT-Safe
pthread_getschedparam(3T) MT-Safe
pthread_getspecific(3T) MT-Safe
pthread_join(3T) MT-Safe
pthread_key_create(3T) MT-Safe
pthread_key_delete(3T) MT-Safe
pthread_kill(3T) MT-Safe, Async-Signal-Safe
pthread_mutexattr_destroy(3T) MT-Safe
pthread_mutexattr_getprioceiling(3T) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

pthread_mutexattr_getprotocol(3T) MT-Safe
pthread_mutexattr_getpshared(3T) MT-Safe
pthread_mutexattr_init(3T) MT-Safe
pthread_mutexattr_setprioceiling(3T) MT-Safe
pthread_mutexattr_setprotocol(3T) MT-Safe
pthread_mutexattr_setpshared(3T) MT-Safe
pthread_mutex_destroy(3T) MT-Safe
pthread_mutex_getprioceiling(3T) MT-Safe
pthread_mutex_init(3T) MT-Safe
pthread_mutex_lock(3T) MT-Safe
pthread_mutex_setprioceiling(3T) MT-Safe
pthread_mutex_trylock(3T) MT-Safe
pthread_mutex_unlock(3T) MT-Safe
pthread_once(3T) MT-Safe
pthread_self(3T) MT-Safe
pthread_setcancelstate(3T) MT-Safe
pthread_setcanceltype(3T) MT-Safe
pthread_setschedparam(3T) MT-Safe
pthread_setspecific(3T) MT-Safe
pthread_sigmask(3T) MT-Safe, Async-Signal-Safe
pthread_testcancel(3T) MT-Safe
ptsname(3C) Safe
publickey(3N) Safe
putc(3S) MT-Safe
putchar(3S) MT-Safe
putenv(3C) Safe
putmntent(3C) Safe
putp(3X) Unsafe
putpwent(3C) Unsafe
puts(3S) MT-Safe
putspent(3C) Unsafe
pututline(3C) Unsafe
pututxline(3C) Unsafe
putw(3S) MT-Safe
putwc(3I) MT-Safe
putwchar(3I) MT-Safe
putwin(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

putws(3I) MT-Safe
qeconvert(3) MT-Safe
qfconvert(3) MT-Safe
qgconvert(3) MT-Safe
qiflush(3X) Unsafe
qsort(3C) Safe
quadruple_to_decimal(3) MT-Safe
rac_drop(3N) Unsafe
rac_poll(3N) Unsafe
rac_recv(3N) Unsafe
rac_send(3N) Unsafe
raise(3C) MT-Safe
rand(3C) Unsafe, use rand_r()
random(3C) Unsafe
raw(3X) Unsafe
rcmd(3N) Unsafe
readdir(3C) Unsafe, use readdir_r()
read_vtoc(3X) Unsafe
realloc(3C) Safe
realloc(3X) Safe
realpath(3C) MT-Safe
recv(3N) Safe
recvfrom(3N) Safe
recvmsg(3N) Safe
redrawwin(3X) Unsafe
refresh(3X) Unsafe
regcmp(3G) MT-Safe
regcomp(3C) MT-Safe
regerror(3C) MT-Safe
regex(3G) MT-Safe
regexec(3C) MT-Safe
regexpr(3G) MT-Safe
regfree(3C) MT-Safe
registerrpc(3N) Unsafe
remainder(3M) MT-Safe
remove(3C) MT-Safe
remque(3C) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

replace_panel(3X) Unsafe
resetty(3X) Unsafe
reset_prog_mode(3X) Unsafe
reset_shell_mode(3X) Unsafe
resolver(3N) Unsafe
restartterm(3X) Unsafe
res_init(3N) Unsafe
res_mkquery(3N) Unsafe
res_search(3N) Unsafe
res_send(3N) Unsafe
rewind(3S) MT-Safe
rewinddir(3C) Safe
rexec(3N) Unsafe
rint(3M) MT-Safe
ripoffline(3X) Unsafe
rmdirp(3G) MT-Safe
rnusers(3N) MT-Safe
rpc(3N) MT-Safe with exceptions
rpcbind(3N) MT-Safe
rpcb_getaddr(3N) MT-Safe
rpcb_getmaps(3N) MT-Safe
rpcb_gettime(3N) MT-Safe
rpcb_rmtcall(3N) MT-Safe
rpcb_set(3N) MT-Safe
rpcb_unset(3N) MT-Safe
rpc_broadcast(3N) MT-Safe
rpc_broadcast_exp(3N) MT-Safe
rpc_call(3N) MT-Safe
rpc_clnt_auth(3N) MT-Safe
rpc_clnt_calls(3N) MT-Safe
rpc_clnt_create(3N) MT-Safe
rpc_control(3N) MT-Safe
rpc_createerr(3N) MT-Safe
rpc_rac(3N) Unsafe
rpc_reg(3N) MT-Safe
rpc_soc(3N) Unsafe
rpc_svc_create(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

rpc_svc_err(3N) MT-Safe
rpc_svc_reg(3N) MT-Safe
rpc_xdr(3N) Safe
rresvport(3N) Unsafe
rstat(3N) MT-Safe
ruserok(3N) Unsafe
rusers(3N) MT-Safe
rwall(3N) MT-Safe
rwlock(3T) MT-Safe
rwlock_destroy(3T) MT-Safe
rwlock_init(3T) MT-Safe
rw_rdlock(3T) MT-Safe
rw_tryrdlock(3T) MT-Safe
rw_trywrlock(3T) MT-Safe
rw_unlock(3T) MT-Safe
rw_wrlock(3T) MT-Safe
savetty(3X) Unsafe
scalb(3C) MT-Safe
scalb(3M) MT-Safe
scalbn(3M) MT-Safe
scale_form(3X) Unsafe
scale_menu(3X) Unsafe
scanf(3S) MT-Safe
scanw(3X) Unsafe
sched_getparam(3R) MT-Safe
sched_getscheduler(3R) MT-Safe
sched_get_priority_max(3R) MT-Safe
sched_get_priority_min(3R) MT-Safe
sched_rr_get_interval(3R) MT-Safe
sched_setparam(3R) MT-Safe
sched_setscheduler(3R) MT-Safe
sched_yield(3R) MT-Safe
scrl(3X) Unsafe
scroll(3X) Unsafe
scrollok(3X) Unsafe
scr_dump(3X) Unsafe
scr_init(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

scr_restore(3X) Unsafe
scr_set(3X) Unsafe
seconvert(3) MT-Safe
secure_rpc(3N) MT-Safe
seed48(3C) Safe
seekdir(3C) Safe
select(3C) MT-Safe
sema_destroy(3T) MT-Safe
sema_init(3T) MT-Safe
sema_post(3T) MT-Safe, Async-Signal-Safe
sema_trywait(3T) MT-Safe
sema_wait(3T) MT-Safe
sem_close(3R) MT-Safe
sem_destroy(3R) MT-Safe
sem_getvalue(3R) MT-Safe
sem_init(3R) MT-Safe
sem_open(3R) MT-Safe
sem_post(3R) Async-Signal-Safe
sem_trywait(3R) MT-Safe
sem_unlink(3R) MT-Safe
sem_wait(3R) MT-Safe
send(3N) Safe
sendmsg(3N) Safe
sendto(3N) Safe
setac(3) Safe
setauclass(3) MT-Safe
setauevent(3) MT-Safe
setauuser(3) MT-Safe
setbuf(3S) MT-Safe
setcat(3C) MT-safe
setjmp(3C) Unsafe
setkey(3C) Safe
setlabel(3C) MT-safe
setlocale(3C) Safe with exceptions
setlogmask(3) Safe
setnetconfig(3N) MT-Safe
setnetpath(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

setscrreg(3X) Unsafe
setsockopt(3N) Safe
setsyx(3X) Unsafe
setterm(3X) Unsafe
settimeofday(3C) MT-Safe
setupterm(3X) Unsafe
setutent(3C) Unsafe
setutxent(3C) Unsafe
setvbuf(3S) MT-Safe
set_current_field(3X) Unsafe
set_current_item(3X) Unsafe
set_curterm(3X) Unsafe
set_fieldtype_arg(3X) Unsafe
set_fieldtype_choice(3X) Unsafe
set_field_back(3X) Unsafe
set_field_buffer(3X) Unsafe
set_field_fore(3X) Unsafe
set_field_init(3X) Unsafe
set_field_just(3X) Unsafe
set_field_opts(3X) Unsafe
set_field_pad(3X) Unsafe
set_field_status(3X) Unsafe
set_field_term(3X) Unsafe
set_field_type(3X) Unsafe
set_field_userptr(3X) Unsafe
set_form_fields(3X) Unsafe
set_form_init(3X) Unsafe
set_form_opts(3X) Unsafe
set_form_page(3X) Unsafe
set_form_sub(3X) Unsafe
set_form_term(3X) Unsafe
set_form_userptr(3X) Unsafe
set_form_win(3X) Unsafe
set_item_init(3X) Unsafe
set_item_opts(3X) Unsafe
set_item_term(3X) Unsafe
set_item_userptr(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

set_item_value(3X) Unsafe
set_max_field(3X) Unsafe
set_menu_back(3X) Unsafe
set_menu_fore(3X) Unsafe
set_menu_format(3X) Unsafe
set_menu_grey(3X) Unsafe
set_menu_init(3X) Unsafe
set_menu_items(3X) Unsafe
set_menu_mark(3X) Unsafe
set_menu_opts(3X) Unsafe
set_menu_pad(3X) Unsafe
set_menu_pattern(3X) Unsafe
set_menu_sub(3X) Unsafe
set_menu_term(3X) Unsafe
set_menu_userptr(3X) Unsafe
set_menu_win(3X) Unsafe
set_new_page(3X) Unsafe
set_panel_userptr(3X) Unsafe
set_term(3X) Unsafe
set_top_row(3X) Unsafe
sfconvert(3) MT-Safe
sgconvert(3) MT-Safe
shm_open(3R) MT-Safe
shm_unlink(3R) MT-Safe
show_panel(3X) Unsafe
shutdown(3N) Safe
sigaddset(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
sigdelset(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
sigemptyset(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
sigfillset(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
sigfpe(3) Safe
sigismember(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
siglongjmp(3C) Unsafe
significand(3M) MT-Safe
sigqueue(3R) Async-Signal-Safe
sigsetjmp(3C) Unsafe
sigsetops(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

sigtimedwait(3R) Async-Signal-Safe
sigwaitinfo(3R) Async-Signal-Safe
sin(3M) MT-Safe
single_to_decimal(3) MT-Safe
sinh(3M) MT-Safe
sleep(3B) Async-Signal-Safe
sleep(3C) Safe
slk_attroff(3X) Unsafe
slk_attron(3X) Unsafe
slk_attrset(3X) Unsafe
slk_clear(3X) Unsafe
slk_init(3X) Unsafe
slk_label(3X) Unsafe
slk_noutrefresh(3X) Unsafe
slk_refresh(3X) Unsafe
slk_restore(3X) Unsafe
slk_set(3X) Unsafe
slk_touch(3X) Unsafe
socket(3N) Safe
socketpair(3N) Safe
space(3) Safe
spray(3N) Unsafe
sprintf(3S) MT-Safe
sqrt(3M) MT-Safe
srand(3C) Unsafe
srand48(3C) Safe
srandom(3C) Unsafe
sscanf(3S) MT-Safe
ssignal(3C) Unsafe
standend(3X) Unsafe
standout(3X) Unsafe
start_color(3X) Unsafe
step(3G) MT-Safe
str(3G) MT-Safe
strcadd(3G) MT-Safe
strcasecmp(3C) Safe
strcat(3C) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

strccpy(3G) MT-Safe
strchr(3C) Safe
strcmp(3C) Safe
strcoll(3C) Safe with exceptions
strcpy(3C) Safe
strcspn(3C) Safe
strdup(3C) Safe
streadd(3G) MT-Safe
strecpy(3G) MT-Safe
strerror(3C) Safe
strfind(3G) MT-Safe
strfmon(3C) MT-Safe
strftime(3C) MT-Safe
string(3C) Safe
string_to_decimal(3) MT-Safe
strlen(3C) Safe
strncasecmp(3C) Safe
strncat(3C) Safe
strncmp(3C) Safe
strncpy(3C) Safe
strpbrk(3C) Safe
strptime(3C) MT-Safe
strrchr(3C) Safe
strrspn(3G) MT-Safe
strsignal(3C) Safe
strspn(3C) Safe
strstr(3C) Safe
strtod(3C) MT-Safe
strtok(3C) Unsafe, use strtok_r()
strtol(3C) MT-Safe
strtoll(3C) MT-Safe
strtoul(3C) MT-Safe
strtoull(3C) MT-Safe
strtrns(3G) MT-Safe
strxfrm(3C) Safe with exceptions
subpad(3X) Unsafe
subwin(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

svcerr_auth(3N) MT-Safe
svcerr_decode(3N) MT-Safe
svcerr_noproc(3N) MT-Safe
svcerr_noprog(3N) MT-Safe
svcerr_progvers(3N) MT-Safe
svcerr_systemerr(3N) MT-Safe
svcerr_weakauth(3N) MT-Safe
svcfd_create(3N) Unsafe
svcraw_create(3N) Unsafe
svctcp_create(3N) Unsafe
svcudp_bufcreate(3N) Unsafe
svcudp_create(3N) Unsafe
svc_auth_reg(3N) MT-Safe
svc_control(3N) MT-Safe
svc_create(3N) MT-Safe
svc_destroy(3N) MT-Safe
svc_dg_create(3N) MT-Safe
svc_fds(3N) Unsafe
svc_fd_create(3N) MT-Safe
svc_getcaller(3N) Unsafe
svc_getreq(3N) Unsafe
svc_kerb_reg(3N) Unsafe
svc_raw_create(3N) MT-Safe
svc_reg(3N) MT-Safe
svc_register(3N) Unsafe
svc_tli_create(3N) MT-Safe
svc_tp_create(3N) MT-Safe
svc_unreg(3N) MT-Safe
svc_unregister(3N) Unsafe
svc_vc_create(3N) MT-Safe
swab(3C) MT-Safe
swapcontext(3C) MT-Safe
syncok(3X) Unsafe
sysconf(3C) MT-Safe, Async-Signal-Safe
syslog(3) Safe
system(3S) MT-Safe
taddr2uaddr(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

tan(3M) MT-Safe
tanh(3M) MT-Safe
tcdrain(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcflow(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcflush(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcgetattr(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcgetpgrp(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcgetsid(3) MT-Safe
tcsendbreak(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcsetattr(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcsetpgrp(3) MT-Safe, Async-Signal-Safe
tcsetpgrp(3C) MT-Safe
tdelete(3C) Safe
telldir(3C) Safe
tempnam(3S) Safe
termattrs(3X) Unsafe
termname(3X) Unsafe
textdomain(3I) Safe with exceptions
tfind(3C) Safe
tgetent(3X) Unsafe
tgetflag(3X) Unsafe
tgetnum(3X) Unsafe
tgetstr(3X) Unsafe
tgoto(3X) Unsafe
threads(3T) Fork1-Safe,MT -Safe,Async-Signal-Safe
thr_continue(3T) MT-Safe
thr_create(3T) MT-Safe
thr_exit(3T) MT-Safe
thr_getconcurrency(3T) MT-Safe
thr_getprio(3T) MT-Safe
thr_getspecific(3T) MT-Safe
thr_join(3T) MT-Safe
thr_keycreate(3T) MT-Safe
thr_kill(3T) MT-Safe, Async-Signal-Safe
thr_main(3T) MT-Safe
thr_min_stack(3T) MT-Safe
thr_self(3T) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

thr_setconcurrency(3T) MT-Safe
thr_setprio(3T) MT-Safe
thr_setspecific(3T) MT-Safe
thr_sigsetmask(3T) MT-Safe, Async-Signal-Safe
thr_stksegment(3T) MT-Safe
thr_suspend(3T) MT-Safe
thr_yield(3T) MT-Safe
tigetflag(3X) Unsafe
tigetnum(3X) Unsafe
tigetstr(3X) Unsafe
timeout(3X) Unsafe
timer_create(3R) MT-Safe with exceptions
timer_delete(3R) MT-Safe with exceptions
timer_getoverrun(3R) Async-Signal-Safe
timer_gettime(3R) Async-Signal-Safe
timer_settime(3R) Async-Signal-Safe
tmpfile(3S) Safe
tmpnam(3S) Unsafe, use tmpnam_r()
TNF_DECLARE_RECORD(3X) MT-Safe
TNF_DEFINE_RECORD(3.3X) MT-Safe
TNF_DEFINE_RECORD_1(3X) MT-Safe
TNF_DEFINE_RECORD_2(3X) MT-Safe
TNF_DEFINE_RECORD_4(3X) MT-Safe
TNF_DEFINE_RECORD_5(3X) MT-Safe
TNF_PROBE(3.3X) MT-Safe
TNF_PROBE(3X) MT-Safe
TNF_PROBE_0(3X) MT-Safe
TNF_PROBE_1(3X) MT-Safe
TNF_PROBE_2(3X) MT-Safe
TNF_PROBE_4(3X) MT-Safe
TNF_PROBE_5(3X) MT-Safe
tnf_process_disable(3X) MT-Safe
tnf_process_enable(3X) MT-Safe
tnf_thread_disable(3X) MT-Safe
tnf_thread_enable(3X) MT-Safe
toascii(3C) MT-Safe with exceptions
tolower(3C) MT-Safe with exceptions

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

top_panel(3X) Unsafe
top_row(3X) Unsafe
touchline(3X) Unsafe
touchwin(3X) Unsafe
toupper(3C) MT-Safe with exceptions
towlower(3I) MT-Safe with exceptions
towupper(3I) MT-Safe with exceptions
tparm(3X) Unsafe
tputs(3X) Unsafe
trig(3M) MT-Safe
truncate(3C) MT-Safe
tsearch(3C) Safe
ttyname(3C) Unsafe, use ttyname_r()
ttyslot(3C) Safe
twalk(3C) Safe
typeahead(3X) Unsafe
t_accept(3N) MT-Safe
t_alloc(3N) MT-Safe
t_bind(3N) MT-Safe
t_close(3N) MT-Safe
t_connect(3N) MT-Safe
t_error(3N) MT-Safe
t_free(3N) MT-Safe
t_getinfo(3N) MT-Safe
t_getstate(3N) MT-Safe
t_listen(3N) MT-Safe
t_look(3N) MT-Safe
t_open(3N) MT-Safe
t_optmgmt(3N) MT-Safe
t_rcv(3N) MT-Safe
t_rcvconnect(3N) MT-Safe
t_rcvdis(3N) MT-Safe
t_rcvrel(3N) MT-Safe
t_rcvudata(3N) MT-Safe
t_rcvuderr(3N) MT-Safe
t_snd(3N) MT-Safe
t_snddis(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

t_sndrel(3N) MT-Safe
t_sndudata(3N) MT-Safe
t_strerror(3N) Unsafe
t_sync(3N) MT-Safe
t_unbind(3N) MT-Safe
uaddr2taddr(3N) MT-Safe
ulckpwdf(3C) MT-Safe
ulltostr(3C) MT-Safe
unctrl(3X) Unsafe
ungetc(3S) MT-Safe
ungetch(3X) Unsafe
ungetwc(3I) MT-Safe
ungetwch(3X) Unsafe
unlockpt(3C) Safe
unordered(3C) MT-Safe
unpost_form(3X) Unsafe
unpost_menu(3X) Unsafe
untouchwin(3X) Unsafe
update_panels(3X) Unsafe
updwtmp(3C) Unsafe
updwtmpx(3C) Unsafe
user2netname(3N) MT-Safe
use_env(3X) Unsafe
utmpname(3C) Unsafe
utmpxname(3C) Unsafe
valloc(3C) Safe
vfprintf(3S) Async-Signal-Safe
vidattr(3X) Unsafe
vidputs(3X) Unsafe
vlfmt(3C) MT-safe
volmgt_check(3X) MT-Safe
volmgt_inuse(3X) MT-Safe
volmgt_root(3X) MT-Safe
volmgt_running(3X) MT-Safe
volmgt_symdev(3X) MT-Safe
volmgt_symname(3X) MT-Safe
vpfmt(3C) MT-safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

vprintf(3S) Async-Signal-Safe
vsprintf(3S) MT-Safe
vsyslog(3) Safe
vwprintw(3X) Unsafe
vwscanw(3X) Unsafe
waddch(3X) Unsafe
waddchnstr(3X) Unsafe
waddchstr(3X) Unsafe
waddnstr(3X) Unsafe
waddnwstr(3X) Unsafe
waddstr(3X) Unsafe
waddwch(3X) Unsafe
waddwchnstr(3X) Unsafe
waddwchstr(3X) Unsafe
waddwstr(3X) Unsafe
wadjcurspos(3X) Unsafe
watof(3I) MT-Safe
watoi(3I) MT-Safe
watol(3I) MT-Safe
watoll(3I) MT-Safe
wattroff(3X) Unsafe
wattron(3X) Unsafe
wattrset(3X) Unsafe
wbkgd(3X) Unsafe
wbkgdset(3X) Unsafe
wborder(3X) Unsafe
wclear(3X) Unsafe
wclrtobot(3X) Unsafe
wclrtoeol(3X) Unsafe
wconv(3I) MT-Safe with exceptions
wcscat(3I) MT-Safe
wcschr(3I) MT-Safe
wcscmp(3I) MT-Safe
wcscoll(3I) MT-Safe
wcscpy(3I) MT-Safe
wcscspn(3I) MT-Safe
wcsetno(3I) MT-Safe with exceptions

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

wcslen(3I) MT-Safe
wcsncat(3I) MT-Safe
wcsncmp(3I) MT-Safe
wcsncpy(3I) MT-Safe
wcspbrk(3I) MT-Safe
wcsrchr(3I) MT-Safe
wcsspn(3I) MT-Safe
wcstod(3I) MT-Safe
wcstok(3I) MT-Safe
wcstol(3I) MT-Safe
wcstombs(3C) MT-Safe with exceptions
wcstoul(3I) MT-Safe
wcstring(3I) MT-Safe
wcswcs(3I) MT-Safe
wcswidth(3I) MT-Safe
wcsxfrm(3I) MT-Safe
wctomb(3C) MT-Safe with exceptions
wctype(3I) MT-Safe
wcursyncup(3X) Unsafe
wcwidth(3I) MT-Safe
wdelch(3X) Unsafe
wdeleteln(3X) Unsafe
wechochar(3X) Unsafe
wechowchar(3X) Unsafe
werase(3X) Unsafe
wgetch(3X) Unsafe
wgetnstr(3X) Unsafe
wgetnwstr(3X) Unsafe
wgetstr(3X) Unsafe
wgetwch(3X) Unsafe
wgetwstr(3X) Unsafe
whline(3X) Unsafe
winch(3X) Unsafe
winchnstr(3X) Unsafe
winchstr(3X) Unsafe
windex(3I) MT-Safe
winnstr(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

winnwstr(3X) Unsafe
winsch(3X) Unsafe
winsdelln(3X) Unsafe
winsertln(3X) Unsafe
winsnstr(3X) Unsafe
winsnwstr(3X) Unsafe
winsstr(3X) Unsafe
winstr(3X) Unsafe
winswch(3X) Unsafe
winswstr(3X) Unsafe
winwch(3X) Unsafe
winwchnstr(3X) Unsafe
winwchstr(3X) Unsafe
winwstr(3X) Unsafe
wmove(3X) Unsafe
wmovenextch(3X) Unsafe
wmoveprevch(3X) Unsafe
wnoutrefresh(3X) Unsafe
wordexp(3C) MT-Safe
wordfree(3C) MT-Safe
wprintw(3X) Unsafe
wredrawln(3X) Unsafe
wrefresh(3X) Unsafe
wrindex(3I) MT-Safe
write_vtoc(3X) Unsafe
wscanw(3X) Unsafe
wscasecmp(3I) MT-Safe
wscat(3I) MT-Safe
wschr(3I) MT-Safe
wscmp(3I) MT-Safe
wscol(3I) MT-Safe
wscoll(3I) MT-Safe
wscpy(3I) MT-Safe
wscrl(3X) Unsafe
wscspn(3I) MT-Safe
wsdup(3I) MT-Safe
wsetscrreg(3X) Unsafe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

wslen(3I) MT-Safe
wsncasecmp(3I) MT-Safe
wsncat(3I) MT-Safe
wsncmp(3I) MT-Safe
wsncpy(3I) MT-Safe
wspbrk(3I) MT-Safe
wsprintf(3I) MT-Safe
wsrchr(3I) MT-Safe
wsscanf(3I) MT-Safe
wsspn(3I) MT-Safe
wstandend(3X) Unsafe
wstandout(3X) Unsafe
wstod(3I) MT-Safe
wstok(3I) MT-Safe
wstol(3I) MT-Safe
wstring(3I) MT-Safe
wsxfrm(3I) MT-Safe
wsyncdown(3X) Unsafe
wsyncup(3X) Unsafe
wtimeout(3X) Unsafe
wtouchln(3X) Unsafe
wvline(3X) Unsafe
xdr(3N) Safe
xdrmem_create(3N) MT-Safe
xdrrec_create(3N) MT-Safe
xdrrec_endofrecord(3N) Safe
xdrrec_eof(3N) Safe
xdrrec_readbytes(3N) Safe
xdrrec_skiprecord(3N) Safe
xdrstdio_create(3N) MT-Safe
xdr_accepted_reply(3N) Safe
xdr_admin(3N) Safe
xdr_array(3N) Safe
xdr_authsys_parms(3N) Safe
xdr_authunix_parms(3N) Unsafe
xdr_bool(3N) Safe
xdr_bytes(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

xdr_callhdr(3N) Safe
xdr_callmsg(3N) Safe
xdr_char(3N) Safe
xdr_complex(3N) Safe
xdr_control(3N) Safe
xdr_create(3N) MT-Safe
xdr_destroy(3N) MT-Safe
xdr_double(3N) Safe
xdr_enum(3N) Safe
xdr_float(3N) Safe
xdr_free(3N) Safe
xdr_getpos(3N) Safe
xdr_hyper(3N) Safe
xdr_inline(3N) Safe
xdr_int(3N) Safe
xdr_long(3N) Safe
xdr_longlong_t(3N) Safe
xdr_opaque(3N) Safe
xdr_opaque_auth(3N) Safe
xdr_pointer(3N) Safe
xdr_quadruple(3N) Safe
xdr_reference(3N) Safe
xdr_rejected_reply(3N) Safe
xdr_replymsg(3N) Safe
xdr_setpos(3N) Safe
xdr_short(3N) Safe
xdr_simple(3N) Safe
xdr_sizeof(3N) Safe
xdr_string(3N) Safe
xdr_union(3N) Safe
xdr_u_char(3N) Safe
xdr_u_hyper(3N) Safe
xdr_u_int(3N) Safe
xdr_u_long(3N) Safe
xdr_u_longlong_t(3N) Safe
xdr_u_short(3N) Safe
xdr_vector(3N) Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines

B

xdr_void(3N) Safe
xdr_wrapstring(3N) Safe
xprt_register(3N) MT-Safe
xprt_unregister(3N) MT-Safe
y0(3M) MT-Safe
y1(3M) MT-Safe
yn(3M) MT-Safe
ypclnt(3N) Unsafe
yperr_string(3N) Unsafe
ypprot_err(3N) Unsafe
yp_all(3N) Unsafe
yp_bind(3N) Unsafe
yp_first(3N) Unsafe
yp_get_default_domain(3N) Unsafe
yp_master(3N) Unsafe
yp_match(3N) Unsafe
yp_next(3N) Unsafe
yp_order(3N) Unsafe
yp_unbind(3N) Unsafe
yp_update(3N) Unsafe
_NOTE(3X) Safe
_tolower(3C) MT-Safe with exceptions
_toupper(3C) MT-Safe with exceptions
__nis_map_group(3N) MT-Safe

TableB-1 MT Safety Levels of Library Routines