vii

Tables

Table 1-1 OLIT Widgets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Table 3-1 Standard Command Line Options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 4-1 Translator.c Variable List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 viii OLIT QuickStart Pr ogrammer�s Guide� August 1994