Tables

Table 2-1 RPC Routines�Simplified Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Table 2-2 RPC Routines�Top Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 2-3 RPC Routines�Intermediate Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Table 2-4 RPC Routines�Expert Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 2-5 RPC Routines�Bottom Level . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 2-6 nettype Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Table 2-7 Name-to-Address Translation Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 3-1 rpcgen Preprocessing Directives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Table 3-2 rpcgen Compile-time Flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 3-3 rpcgen Template Selection Flags . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Table 4-1 XDR Primitive Type Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Table 4-2 XDR Building Block Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 4-3 XDR Routines Requiring a Transport Handle . . . . . . . . . . . . . . 68 Table 4-4 RPC Server Transport Handle Fields . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Table 4-5 RPC Connection-Oriented Endpoints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Table 4-6 Authentication Methods Supported By Sun RPC . . . . . . . . . . . 96 xviii ONC+ Developer�s Guide� November 1995

Table 4-7 RPC inetd Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Table 4-8 rpc_control() Library Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Table 4-9 Differences Between TI-RPC and TS-RPC . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Table 5-1 NIS+ Namespace Administration Commands . . . . . . . . . . . . . 152 Table 5-2 NIS+ API Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Table 5-3 NIS+ Table Objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Table B-1 RPC Program Number Assignment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 Table B-2 RPC Language Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 Table C-1 XDR Keywords . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Table 5-4 XDR Data Description Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Table F-1 Service Access Controller _sactab File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 Table F-2 SVCTAG Service Entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 Table F-3 Key Port Monitor Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315