Tables

Table 2-1 Process Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 2-2 Signal Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Table 3-1 Valid priocntl ID Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 3-2 Valid idtype Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 3-3 Class-Specific Options for priocntl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 3-4 Valid priocntl.h idtypes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 3-5 Valid cmd Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 3-6 What PC_GETPARMS Returns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 3-7 Special Values for rt_tqnsecs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Table 4-1 Basic File I/O Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Table 4-2 Advanced File I/O Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Table 4-3 File System Control Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Table 4-4 Terminal I/O Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Table 5-1 IPC Reference Manual Pages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Table 5-2 Octal Permission Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Table 7-1 Realtime System Dispatch Latency with SunOS 5.x . . . . . . . . . 115 x System Interfaces Guide� November 1995

Table 7-2 Class Options for the dispadmin(1M) Utility . . . . . . . . . . . . . . 123