Tables

Table 1-1 TCP/IP Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Table 2-1 Socket Connection Errors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Table 2-2 Run-Time Library Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 2-3 setsockopt() and getsockopt() Arguments . . . . . . . . . . 52 Table 2-4 Connection-Mode Primitives (SunOS 4.x/Solaris 2.x) . . . . . . . 54 Table 2-5 Data Transfer Primitives (SunOS 4.x/Solaris 2.x) . . . . . . . . . . 54 Table 2-6 Information Primitives (SunOS 4.x/Solaris 2.x) . . . . . . . . . . . . 55 Table 2-7 Local Management (SunOS 4.x/Solaris 2.x) . . . . . . . . . . . . . . . 55 Table 2-8 Signals (SunOS 4.x/Solaris 2.x) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Table 2-9 Miscellaneous Socket Issues (SunOS 4.x/Solaris 2.x) . . . . . . . 57 Table 3-1 Routines for Connectionless-Mode Data Transfer . . . . . . . . . . 62 Table 3-2 Endpoint Establishment Routines of TLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Table 3-3 Routines for Establishing a Transport Connection . . . . . . . . . . 70 Table 3-4 Connection Mode Data Transfer Routines . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Table 3-5 Connection Release Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Table 3-6 t_info Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 x Transport Interfaces Pr ogramming Guide� November 1995

Table 3-7 Asynchronous Endpoint Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Table 3-8 TLI State Transitions and Service Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Table 3-9 Outgoing Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 3-10 Incoming Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Table 3-11 Connection Establishment State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 3-12 Connection Mode State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Table 3-13 Connectionless Mode State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Table 3-14 TLI and Socket Equivalent Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Table 4-1 The netconfig File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Table 4-2 Name-to-Address Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 4-3 netdir_free() Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Table 4-4 Values for netdir_options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124