xv

Figures

Figure 1-1 ONC+ Distributed Computing Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Figure 2-1 How RPC Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Figure 4-1 Two Client Threads Using Different Client Handles (Real time) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Figure 4-2 MT RPC Server Timing Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Figure 5-1 NIS+ Domain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Figure 5-2 NIS+ Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Figure 5-3 NIS+ Program Execution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Figure B-1 Authentication Process Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Figure E-1 Typical Portmap Sequence (For TCP/IP Only) . . . . . . . . . . . . 296 Figure F-1 SAF Logical Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Figure F-2 SAF Directory Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 xvi ONC+ Developer�s Guide� November 1995