Contents

1. Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 In This Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Color Calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 About KCMS Calibrator T ool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Purpose of Calibrator T ool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Colorimeter Softwar e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Platforms and Support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Featur es. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 How Calibrator T ool Works With A Loadable Module . . . . . . . 4 Softwar e Components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Calibrator T ool Responsibilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Loadable Module Responsibilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Calibrator T ool and Loadable Module Interaction . . . . . . . 5 2. Calibrating A Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

iv KCMS Calibrator Tool Loadable Interface Guide� November 1995

In This Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Before You Read Further . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Revisiting the Calibrator T ool User Interface . . . . . . . . . . . . . . . 8 Updating Pr o�les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Error and Status Messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3. OWcon�g Database . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 In This Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 OWcon�g Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Formatting Guidelines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Using Script Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Appending an Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Removing An Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Locating and Opening the Module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. Measuring Monitor Response . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 In This Chapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Determining Displayable V isuals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Visuals Not Measur ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Slow and Fast Mode Measur ements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Precautions While T aking Measur ements . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Recommended Number of Measur ements . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Allocating and Deallocating Str uctur es For Measur ement Data 25 Handling the Measur ement Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 5. Data Structures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 KCMSCData. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Contents v

KCMSCVisuals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
   XVisualInfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6. Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 KCMSCMonClose(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Return V alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

KCMSCMonInit() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Return V alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

KCMSCMonMeasure(). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Purpose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Arguments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Return V alue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

vi KCMS Calibrator Tool Loadable Interface Guide� November 1995