ix

Tables

Table 1-1 Optional Imaging and Graphics Libraries . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Table 1-2 KCMS Directories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Table 2-1 KCMS and ICC Profile Format Equivalents . . . . . . . . . . . . . . . 8 Table 3-1 KcsFunction Bit Constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Table 3-2 Bit Mask Values for Load Hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Table 3-3 KcsSampleType Constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Table 6-1 Warning Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Table 6-2 Error Codes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 x KCMS Application Developer�s Guide� November 1995