form_new_page (3X) Miscellaneous Library Functions SunOS 5.5

NAME form_new_page, set_new_page, new_page − forms pagination

SYNOPSIS cc [ flag ... ] file ... − lform -lcurses [ library .. ]

#include <form.h> int set_new_page( FIELD ∗field, int bool);

int new_page( FIELD ∗field);

MT-LEVEL Unsafe

DESCRIPTION set_new_page( ) marks field as the beginning of a new page on the form.

new_page( ) returns a boolean value indicating whether or not field begins a new page of the form.

RETURN VALUES new_page returns TRUE or FALSE.

set_new_page( ) returns one of the following:

E_OK − The function returned successfully.

E_CONNECTED − The field is already connected to a form.

E_SYSTEM_ERROR − System error.

SEE ALSO curses (3X),forms (3X)

NOTES The header <form.h> automatically includes the headers <eti.h> and <curses.h> .

3X-448 modified 22 Jan 1993