vii

Figures

Figure 6-1 PEXlib Install Files Directory Tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Figure 6-2 Example Programs Directory Tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Figure 6-3 Call Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 viii Solaris PEX Implementation Speci�cation� November 1995