Solaris PEXlib Reference Manual PEXEndRendering (3)

NAME PEXEndRendering - End Rendering

SYNTAX void PEXEndRendering (Display ∗display, PEXRenderer renderer , int flush)

PARAMETERS display A pointer to a display structure returned by a successful XOpenDisplay call.

renderer The resource identifier of the renderer.

flush True or False — specifying whether any pending output for renderer is to be rendered onto its associated drawable.

RETURNS None

DESCRIPTION This function terminates rendering on the specified renderer resource. If flush is True, pending output is rendered onto its associated drawable. If flush is False, pending output is discarded. In either case, the renderer state is set to PEXIdle. If the renderer state is

PEXIdle, the request is ignored. If the renderer state is PEXPicking, then an error is generated.

ERRORS BadPEXRenderer

The specified renderer resource identifier is invalid.

BadPEXRendererState

The specified renderer was in an invalid state.

SEE ALSO PEXCreateRenderer (3)

PEXBeginRendering (3) modified November 1995 77