PEXFinishOCs (3) Solaris PEXlib Reference Manual

NAME PEXFinishOCs − Finish Encoded Output Commands

SYNTAX void PEXFinishOCs (Display ∗display)

PARAMETERS display A pointer to a display structure returned by a successful XOpenDisplay call.

RETURNS None

DESCRIPTION This function should be called to complete the sending of encoded output commands.

The display connection is unlocked.

ERRORS None

SEE ALSO PEXStartOCs (3)

PEXCopyBytesToOC (3)

PEXGetOCAddr (3)

118 modified November 1995