PEXFreeOCData (3) Solaris PEXlib Reference Manual

NAME PEXFreeOCData − Deallocate OC Data

SYNTAX void PEXFreeOCData (unsigned long count, PEXOCData ∗oc_data)

PARAMETERS count The number of output commands.

oc_data An array of output command data.

RETURNS None

DESCRIPTION This function deallocates memory allocated by PEXlib to hold decoded output command data.

ERRORS None

SEE ALSO PEXDecodeOCs (3)

124 modified November 1995