Solaris PEXlib Reference Manual PEXFreePMAttributes (3)

NAME PEXFreePMAttributes − Free Storage Returned by PEXGetPickMeasure

SYNTAX void PEXFreePMAttributes (PEXPMAttributes ∗values)

PARAMETERS values A pointer to the pick measure attribute values.

RETURNS None

DESCRIPTION This function deallocates memory returned by PEXGetPickMeasure (3).

ERRORS None

SEE ALSO PEXGetPickMeasure (3) modified November 1995 127