PEXFreePickMeasure (3) Solaris PEXlib Reference Manual

NAME PEXFreePickMeasure − Free Pick Measure

SYNTAX void PEXFreePickMeasure (Display ∗display, PEXPickMeasure pick_measure)

PARAMETERS display A pointer to a display structure returned by a successful XOpenDisplay call.

pick_measure The resource identifier of the pick measure.

RETURNS None

DESCRIPTION This function deletes the pick measure resource and frees memory associated with it.

ERRORS BadPEXPickMeasure

The specified pick measure resource identifier is invalid.

SEE ALSO PEXCreatePickMeasure (3)

128 modified November 1995