PEXGetProtocolFloatFormat (3) Solaris PEXlib Reference Manual

NAME PEXGetProtocolFloatFormat - Return Float Format used on Specified Display Connection

SYNTAX int PEXGetProtocolFloatFormat (Display ∗display)

PARAMETERS display A pointer to a display structure returned by a successful XOpenDisplay call.

RETURNS Protocol floating point format (see PEXGetEnumTypeInfo (3) ); zero if unsuccessful.

DESCRIPTION This function returns the protocol floating point format being used by PEXlib on the specified display connection.

ERRORS None

192 modified November 1995