Solaris PEXlib Reference Manual PEXGetRendererAttributes (3)

NAME PEXGetRendererAttributes - Get Renderer Attribute Values

SYNTAX PEXRendererAttributes ∗PEXGetRendererAttributes (Display ∗display, PEXRenderer renderer , unsigned long value_mask)

PARAMETERS display A pointer to a display structure returned by a successful XOpenDisplay call.

renderer The resource identifier of the renderer to be queried.

value_mask A mask indicating attributes to be returned from the renderer.

RETURNS A pointer to the renderer attribute values; a null pointer if unsuccessful.

DESCRIPTION This function returns attribute values from the specified renderer resource. The value mask indicates the attribute values to be returned. The value mask is constructed by

OR’ing together the following constants:

PEXRABackgroundColor PEXRAInvisibilityIncl

PEXRAClearImage PEXRALightTable

PEXRAClearZ PEXRALineBundle

PEXRAClipList PEXRAMarkerBundle

PEXRAColorApproxTable PEXRANPCSubVolume

PEXRAColorTable PEXRAPatternTable

PEXRACurrentPath PEXRAPickExcl

PEXRADepthCueTable PEXRAPickIncl

PEXRAEchoMode PEXRAPickStartPath

PEXRAEdgeBundle PEXRAPipelineContext

PEXRAHLHSRMode PEXRARendererState

PEXRAHighlightExcl PEXRATextBundle

PEXRAHighlightIncl PEXRATextFontTable

PEXRAInteriorBundle PEXRAViewTable

PEXRAInvisibilityExcl PEXRAViewport

PEXlib allocates the memory for the returned renderer attribute values. PEXFreeRendererAttributes (3) should be called to deallocate the memory.

DATA

STRUCTURES typedef XID PEXRenderer;

See also PEXlib.h.

ERRORS BadPEXRenderer

The specified renderer resource identifier is invalid.

BadValue

An invalid bit is set in the value mask.

PEXGetRendererAttributes (3) Solaris PEXlib Reference Manual

SEE ALSO PEXCreateRenderer (3)

PEXChangeRenderer (3)

PEXGetRendererDynamics (3)

PEXFreeRendererAttributes (3)