PEXIdentityMatrix2D (3) Solaris PEXlib Reference Manual

NAME PEXIdentityMatrix2D - utility function

SYNTAX void PEXIdentityMatrix2D (PEXMatrix3x3 transform_return )

PARAMETERS transform_return

The returned identity matrix.

DESCRIPTION This function returns a 2D identity matrix.

ERRORS None

218 modified November 1995