Solaris PEXlib Reference Manual PEXScale2D (3)

NAME PEXScale2D - utility function

SYNTAX void PEXScale2D(PEXVector2D ∗scale_vector, PEXMatrix3x3 matrix_return)

PARAMETERS scale_vector Vector containing the Xand Yscale factors.

matrix_return Matrix into which rotation matrix is stored.

RETURNS None

DESCRIPTION Creates a 3X3scale matrix given the scale vector.

ERRORS None

SEE ALSO PEXScale (3) modified November 1995 287