xxi

Tables

Table 6-1 Data in siginfo_t structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 7-1 Stream open flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Table C-1 Summary of Utility Routines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 xxii STREAMS Programming Guide� November 1995